Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 (Argentina - Islanda)

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018

Grupa D

Argentina – Islanda 1-1

Sursa: FIFA.COM

Sursa: FIFA.COM

ECHIPE

Argentina: Caballero – Salvio, Otamendi, Rojo, Tagliafico – Mascherano, Biglia (54, Banega) – Meza (84, Higuain), Messi, Di Maria (75, Pavon) – S. Aguero.

Antrenor: Jorge Sampaoli

Islanda: Halldorsson – Saevarsson, Arnason, Sigurdsson, Magnusson – Gudmundsson (63, Gislason), Gunnarsson (76, Skulason), G. Sigurdsson, Hallfredsson, Bjarnason – Finnbogason.

Antrenor: Heimir Hallgrimsson

Au marcat: Sergio Aguero (19), Alfred Finnbogason (23)

Messi le-a răpit victoria sud-americanilor

Argentina și Islanda s-au întâlnit sâmbătă, la Moscova, în primul meci din cadrul Grupei D a Campionatului Mondial de fotbal 2018. Cotați ca mari favoriți, în condițiile în care aveau în față o echipă debutantă la Campionatul Mondial, sud-americanii păreau să respecte calculele hârtiei, Sergio Aguero deschizând scorul în minutul 19.

Nordicii au egalat însă după doar patru minute prin Finbogasson, iar rezultatul nu s-a mai schimbat până la sfârșit, chiar dacă argentinienii au beneficiat de un penalty în minutul 64. Starul Lionel Messi (șters pe tot parcursul meciului) a executat însă slab și i-a permis portarului islandez să pareze.

MUGUR BĂILEȘTEANU

Etapa viitoare: Argentina – Croația (21 iunie), Nigeria – Islanda (22 iunie)

Contents