Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 (Croatia - Nigeria)

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018

Grupa D

Croatia – Nigeria 2-0

Sursa: Twitter Fifa World Cup

Sursa: Twitter Fifa World Cup

ECHIPE

Croatia: Subasic – Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic – Rakitić, Modric – Rebic (78, Kovacici ), Kramaric (60, Brozovic), Perisic – Mandzukici (86, Pjaca).

Antrenor: Zlatko Dalici

Nigeria: Francis – Shehu, Ekong, Balogun, Idowu – Ndidi, Etebo – Moses, Mikel (88, Nwankwo), Iwobi (62, Musa) – Ighalo (73, Iheanacho).

Antrenor: Gernot Rohr

Au marcat: Etebo (32-autogol), MODRIĆ (71-penalty)

„Vulturi” fără aripi

Croația a câștigat fără emoții, scor 2-0, partida cu Nigeria, disputată sâmbătă seară, la Kaliningrad, în Grupa D a Campionatului Mondial de fotbal din Rusia. „Supervulturii”, cum sunt supranumiți fotbaliștii nigerieni, s-au prezentat fără vlagă și le-au făcut cadou croaților primul gol în minutul 32, când Etebo a trimis mingea în propria poartă.

Africanii au încercat să forțeze mai mult în repriza secundă, dar au măcinat în gol, iar croații au închis tabela în minutul 71, cînd Modrici a transformat lovitura de la 11 metri dictată de arbitru în urma unui fault comis de Trost-Ekoong asupra lui Mandzukici.

MUGUR BĂILEȘTEANU

Etapa viitoare: Argentina – Croația (21 iunie), Nigeria – Islanda (22 iunie).

Contents