Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 (Costa Rica - Serbia)

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018

Grupa E

Costa Rica – Serbia 0-1

Sursa: Twitter Fifa World Cup

Sursa: Twitter Fifa World Cup

ECHIPE

Costa Rica: Navas – Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo – Vanegas (60, Bolanos), Guzman (73, Colindres), Borges, Ruiz – Urena (67, Campbel).

Antrenor: Oscar Ramirez

Serbia: Stojkovic – Ivanovic, Milenkovic, Tosic, Kolarov – Matic – Milivojevic – Tadic (83, Rukavina), Milinkovic-Savic, Ljajic (70, Kostic) – Mitrovic (90, Prijovic).

Antrenor: Mladen Krstajic

Au marcat: Kolarov (56)

Noroc cu Kolarov!

În urmă cu patru ani, la Mondialul din Brazilia, naționla din Costa Rica uimea lumea prin rezultatele ei. Acum, naționala din America Centrală a debutat la Mondial împotriva Serbiei, echipă care n-a mai jucat la această competiție din 2010 și este recunoscută pentru inconstanța ei.

A rezultat un meci închis, nespectaculos, în care diferența a făcut-o Kolarov, prin golul marcat în minutul 56.

MUGUR BĂILEȘTEANU

Contents