Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 (Tunisia - Anglia)

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018

Grupa G

Tunisia – Anglia 1-2

Twitter Fifa World Cup

Twitter Fifa World Cup

ECHIPE

Tunisia: Hassen (16, Ben Mustapha) – Meriah, Ben Yousseff, Bronn, Maaloul – Skhiri, Badri, Sassi – Ben Youssef, Khazri (85, Khalifa), Sliti (73, Ben Amor).

Antrenor: Nabil Maaloul

Anglia: Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Henderson, Dele Alli (80, Loftus-Cheek), A. Young – Sterling (68, Rashford), Kane, Lingard (90+2, Dier).

Antrenor: Gareth Southgate

Au marcat: Sassi (35-penalty) / Kane (11, 90+1)

Englezii, salvați de Harry Kane

După Argentina – Islanda 1-1, Germania – Mexic 0-1 și Brazilia – Elveția 1-1, Campionatul Mondial din Rusia a fost la un pas să înregistreze o nouă surpriză. Naționala Angliei a tremurat serios până a luat cele trei puncte Tunisiei, în meciul disputat luni seară, la Moscova, în cadrul Grupei G a turneului final.

Britanicii au început în forță și au deschis scorul după doar 11 minute de joc, prin Harry Kane. La aceeași fază, portarul titular al africanilor, Hassen, s-a accidentat și a fost înlocuit cu Ben Mustapha. Dar Tunisia n-a dezarmat și a reușit să egaleze în minutul 35, când Sassi a transformat o lovitură de la 11 metri.

Englezii au asediat poarta adversă în repriza secundă, însă golul a venit abia în minutele suplimentare ale partidei, când același Kane a izbutit să-și salveze echipa de la un debut cu stângul la Mondial.

MUGUR BĂILEȘTEANU

Etapa viitoare: Belgia – Tunisia (23 iunie), Anglia – Panama (24 iunie).

Contents