Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 (Columbia - Japonia)

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018

Grupa H

Columbia – Japonia 1-2

Twitter Fifa World Cup

Twitter Fifa World Cup

ECHIPE

Comlumbia: Ospina – Arias, D. Sanchez, Murillo, Mojica – C. Sanchez, Lerma – Cuadrado (31, Barrios), Quintero (59, J. Rodriguez ), Izquierdo (70, Bacca)- Falcao.

Antrenor: Jose Pekerman

Japonia: Kawashima – Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo – Hasebe, Shibasaki (80, Yamaguchi) – Haraguchi, Kagawa (70, Honda), Inui – Osako (85, Okazaki).

Antrenor: Akira Nishino

Au marcat: Quintero (39) / Kagawa (6-penalty), Osako (73)

Columbienii, aproape tot meciul cu un om în minus

Columbia a pierdut neașteptat, scor 1-2, în fața Japoniei, într-un meci disputat marți, la Saransk, în Grupa H a Campionatului Mondial de fotbal 2018 găzduit de Rusia. Sud-americanii au avut handicapul de a juca aproape tot meciul cu un om în minus. La prima acțiune periculoasă a jocului, Carlos Sanchez a oprit cu mâna mingea șutată de Kagawa, motiv pentru care arbitrul i-a acordat cartonașul roșu. Penalty-ul rezultat a fost transformat de același Kagawa.

Chiar și în 10, columbienii au reușit, totuși, să egaleze în minutul 39, grație unei lovituri libere finalizată de Quintero. Repriza secundă le-a aparținut aproape în totalitate niponilor, care s-au impus până la urmă prin golul înscris cu capul de Osako (73), după o lovitură de colț.

MUGUR BĂILEȘTEANU

Etapa viitoare: Japonia – Senegal (24 iunie), Polonia – Columbia (24 iunie).

Contents