Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 (Nigeria - Islanda)

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018

Grupa D

Nigeria – Islanda 2-0

Twitter Fifa World Cup

Twitter Fifa World Cup

ECHIPE

Nigeria: Uzoho – Omeruo, Troost-Ekong, Balogun – Moses, Etebo (90, Iwobi), Mikel, Ndidi, Idowu (46, Ebuehi) – Musa, Iheanacho (85, Ighalo).

Antrenor: Gernot Rohr

Islanda: Halldorson – Saevarsson, Arnason, Sigurdsson (65, Ingasson), Magnusson – Gislasson, Gunnarsson (87, Skulason), G. Sigurdsson, Bjarnasson – Bodvarsson (71, Sigurdsson), Finnbogasson.

Antrenor: Hallgrimsson Heimir

Au marcat: Mussa (49, 75)

Mussa i-a redat speranțele lui Messi

Nigeria a câștigat cu 2-0 partida cu Islanda, disputată vineri, la Volgograd, în etapa a 2-a din Grupa E a Campionatului Mondial 2018. În urma acestei victorii, africanii au reintrat în cărțile calificării în „optimi” (după ce pierduseră, 0-2, partida de debut la turneul final în fața Croației), dar îi țin în viață și pe argentinieni, umiliți cu o zi înainte de Croația, scor 0-3.

Nordicii au început mai bine partida și au presat în prima repriză, care, însă, s-a terminat fără gol. Nigerienii au ieșit însă de la cabine total schimbați și au zburdat în partea secundă. Ambele goluri ale partidei au fost marcate de Ahmed Musa, după faze de toată frumusețea. Spre final, Islanda a primit o lovitură de la 11 m, irosită, însă, de Gylfi, care a tras peste poartă.

Cu 6 puncte, Croația conduce în clasamentul Grupei E și este calificată matematic în optimile de finală. Pentru cealaltă poziție care duce în faza următoare se luptă Nigeria (3 puncte), Islanda și Argentina (ambele cu doar un singur punct).

MUGUR BĂILEȘTEANU

Nigeria – Argentina (26 iunie), Islanda – Croația (26 iunie).

Contents