Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 (Nigeria - Argentina)

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018

Grupa D

Nigeria – Argentina 1-2

Twitter Fifa World Cup

ECHIPE

Nigeria: Uzoho – Balogun, Ekong, Omeruo (90, Iwobi) – Moses, Etebo, Obi Mikel, Ndidi, Idowu – Musa (90+2, Nwankwo), Ihenacho (46, Ighalo).

Antrenor: Gernot Rohr

Argentina: Armani – Mercado, Otamendi, M. Rojo, Tagliafico (80, S. Aguero) – E. Perez (61, Pavon), Mascherano, Banega, Di Maria (72, Meza) – Higuain, Messi.

Antrenor: Jorge Sampaoli

Au marcat: Moses (51-penalty) / Messi (14), Rojo (86)

Calificare dramatică a Argentinei!

Argentina s-a impus cu mari emoții (scor 2-1) în fața Nigeriei, în meciul disputat marți seară, la Sankt Petersburg și s-a calificat in extremis în optimile de finală ale Campionatului Mondial 2018, din Rusia. Într-un joc de totul sau nimic, „pumele” au început în forță și Messi, bine găsit în careu, a deschis scorul în minutul 14.

Argentinienii au dat senzația în continuare că stăpînesc jocul și au mai irosit câteva ocazii bune de gol. La puțin timp după reluare, însă, Mascherano a comis un fault în propriul careu, iar lovitura de la 11 metri rezultată a fost transformată de Moses. În minutul 86, Marcos Rojo a reușit să marcheze golul izbăvitor și să trimită Argentina în „optimi”, unde se va duela cu Franța.

MUGUR BĂILEȘTEANU

Contents