Campionatul Mondial de Fotbal Rusia 2018 (Uruguay - Franta)

Campionatul Mondial de Fotbal Rusia

Uruguay – Franta 0-2

Sursa: Twitter Fifa World Cup

Sursa: Twitter Fifa World Cup

ECHIPE

Uruguay:Muslera – Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt – Nandez (73, Urretaviscaya), Torreira, Vecino – Bentancur (59, Rodriguez 59) –  Suarez, Stuani (59, Gomes).

Antrenor: Oscar Tabarez

Franta: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti, L. Hernandez – Kante, Pogba, Tolisso (80, N’Zonzi) – Mbappe (88, Dembele), Giroud, Griezmann (90+3, Fekir).

Antrenor: Didier Deschamps

Au marcat: Varane (40′), Griezmann (61′)

Vis spulberat pentru uruguayeni

Franța este prima echipă calificată la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018. „Cocoșii” au câștigat cu 2-0 partida cu Uruguay, disputată vineri, la Nijni Novgorod, din sferturile de finală ale turneului final și le-au spulberat visul sud-americanilor de a câștiga trofeul suprem, după o pauză de 68 de ani.

Partida n-a avut istoric. Fără Cavani pe teren, accidentat, uruguayenii n-au contat în atac. Francezii au lovit prima dată în finalul primei reprize, când Varane a înscris cu capul după o lovitură liberă, iar apoi, în minutul 61, mingea șutată de Griezmann a fost scăpată de Muslera în poartă. Și asta a fost istoria meciului.

MUGUR BĂILEȘTEANU

Contents