Traian T. Stoika Colonel

S-a născut la 23 august 1902. A absolvit Liceul Militar Mănăstirea Dealului. A fost sublocotenent de Cavalerie I – iulie 1923. A absolvit Școala Superioară de Război în 1938. Brevetat Ofi țer de Stat Major în mai 1940. A luat parte la război din iulie 1941 – noiembrie 1942. A fost rănit la 13 noiembrie 1942. Comandant al diviziei a II-a Recruți – a instruit soldații pentru Frontul antihitlerist 1943-1945.

A fost pensionat în anul 1947 cu gradul de Colonel. Ca pensionar s-a retras cu soția sa de naționalitate germană, în Germania. A rămas în Țară la Craiova doar fratele lui Decebal cu care Titus a întreținut corespondență până la decesul celui din urmă.

Florian Laurenţiu Stoika

Contents