CORNELIU VLAD - CRIMEEA SCHIMBĂ LUMEA

CORNELIU VLAD – CRIMEEA SCHIMBĂ LUMEA

De ce ar fi de ales, ca titlu pentru această carte, susţinerea, pentru unii provocatoare, „Crimeea schimbă faţa lumii”? Fie şi pentru faptul că, la puţin timp după izbucnirea, în formă virulentă, a crizei în chestiune, presa mondială s-a dezlănţuit în astfel de titluri tranşante, generalizatoare, apodictice, multe din ele cu iz alarmistic.

AUTORUL

Contents